LIBRARY     LIBMYSQL.DLL

EXPORTS
    _dig_vec
    bmove_upp
    delete_dynamic
    init_dynamic_array
    insert_dynamic
    int2str
    is_prefix
    list_add
    list_delete
    max_allowed_packet
    my_casecmp
    my_end
    my_init
    my_malloc
    my_memdup
    my_no_flags_free
    my_realloc
    my_strdup
    my_thread_end
    my_thread_init
    myodbc_remove_escape@8
    mysql_affected_rows@4
    mysql_change_user@16
    mysql_character_set_name@4
    mysql_close@4
    mysql_connect@16
    mysql_create_db@8
    mysql_data_seek@12
    mysql_debug@4
    mysql_drop_db@8
    mysql_dump_debug_info@4
    mysql_eof@4
    mysql_errno@4
    mysql_error@4
    mysql_escape_string@12
    mysql_fetch_field@4
    mysql_fetch_field_direct@8
    mysql_fetch_fields@4
    mysql_fetch_lengths@4
    mysql_fetch_row@4
    mysql_field_count@4
    mysql_field_seek@8
    mysql_field_tell@4
    mysql_free_result@4
    mysql_get_client_info@0
    mysql_get_host_info@4
    mysql_get_proto_info@4
    mysql_get_server_info@4
    mysql_info@4
    mysql_init@4
    mysql_insert_id@4
    mysql_kill@8
    mysql_list_dbs@8
    mysql_list_fields@12
    mysql_list_processes@4
    mysql_list_tables@8
    mysql_num_fields@4
    mysql_num_rows@4
    mysql_odbc_escape_string@28
    mysql_options@12
    mysql_ping@4
    mysql_query@8
    mysql_read_query_result@4
    mysql_real_connect@32
    mysql_real_escape_string@16
    mysql_real_query@12
    mysql_refresh@8
    mysql_row_seek@8
    mysql_row_tell@4
    mysql_select_db@8
    mysql_send_query@12
    mysql_shutdown@4
    mysql_stat@4
    mysql_store_result@4
    mysql_thread_id@4
    mysql_thread_safe@0
    mysql_use_result@4
    net_buffer_length
    set_dynamic
    strcend
    strdup_root
    strfill
    strinstr
    strmake
    strmov
    strxmov
    mysql_ssl_cipher@4
    mysql_ssl_clear@4
    mysql_ssl_set@20
